1.1 Trendanalyse durchführen

Ein Diagramm kann in MS-Excel mit einer Trendanalyse kombiniert werden. Auf diese Weise können schnell aus vorhandenen Beobachtungswerten Prognosen für zukünftige Werte abgeleitet werden. Grundlage ist die Anpassung einer Trendlinie an die beobachteten Werte auf Basis einer Regressionsanalyse.

Diagramm für die bekannten Werte erstellen

Rechtsklick auf das Diagramm und im Kontextmenü „Trendlinie hinzufügen“ wählen

aufgrund der vorhandenen Kurvenform einen Regressionstyp wählen [1]

ggf. bei „Reihenfolge“ [2] die Anzahl der Krümmungen (Höchst- bzw. Tiefstwerte) anpassen, wobei das Bestimmtheitsmaß [3] und ggf. die Regressionsformel [4] hilfreich sein können

unter „Prognose“ die Anzahl der Datenpunkte eingeben die für den weiteren Verlauf [5] oder den früheren Verlauf [6] berechnet werden sollen